MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY Physics Department Physics 8.286: The Early Universe Spring 2004 Prof. Alan Guth

FINAL GRADE HISTOGRAMS, 2004

Mean: 78.4% Median: 80.0% Sigma: 9.8% Grade Distribution A+: 1 A: 12 A: 4 A-: 7 B+: 5 B: 15 B: 9 B-: 1 C+: 2 C: 3 C: 0 C-: 1 I: 1 I: 1

Mean: 80.6% Median: 83.5% Sigma: 10.4% Grade Distribution A+: 1 A: 17 A: 9 A-: 7 B+: 4 B: 11 B: 5 B-: 2 C+: 1 C: 2 C: 1 C-: 0 I: 1 I: 1