Massachusetts Institute of Technology Department of Electrical Engineering and Computer Science

6.002 – Electronic Circuits Fall 2001

Lab Hours

The Lab, 38-500, will be open according to the hours given below. You are welcome to work in the Lab any time within these hours. During weeks in which a lab assignment is in progress, one or more TAs will be available for help and lab check-off at least between 1 PM and 5 PM each day.

38-501 LABORATORY HOURS:

FIRST DAY OF FALL HOURS: WEDNESDAY, SEPT. 5, 2001
LAST DAY OF FALL HOURS: SUNDAY, DEC 16, 2001

   DAY OPEN CLOSE

   SUN 12:00 NOON 11:45 PM
   MON 9:00 AM 11:45 PM
   TUE 9:00 AM 11:45 PM
   WED 9:00 AM 11:45 PM
   THU 9:00 AM 11:45 PM
   FRI 9:00 AM 11:45 PM
   SAT 12:00 NOON 5:45 PM

EXCEPTIONS
MON SEP 17: STUDENT HOLIDAY OPEN 9:00 - 11:45 PM
MON OCT 8: STUDENT & STAFF HOLIDAY OPEN 12:00 NOON - 11:45 PM
TUE OCT 9: STUDENT HOLIDAY OPEN 9:00 - 11:45 PM
MON NOV 12: STUDENT HOLIDAY OPEN NOON - 11:45 PM
WED NOV 21: THANKSGIVING BREAK BEGINS CLOSE AT 4:45 PM
THU NOV 22: LABS CLOSED
FRI NOV 23: LABS CLOSED
SAT NOV 24: LABS CLOSED
SUN NOV 25: RESUME REGULAR SUNDAY HOURS