KM = 1 + XM Diamagnetic Materials KM < 1 XM Bi −1.7 × 10−4 Cu −10−5 H2O −10−5 N2 (1 atm) −7 × 10−9

Paramagnetic KM > 1 XM Al +2 × 10−5 ∼ 300K O2 (1 atm) +2 × 10−6 ∼ 300K O2 (liquid) +3.5 × 10−3 90 K

Ferromagnetism XM ≃ KM ≃ 102 → 105 !